
***** Note - this fd is for assembler interface
***** ##base name is user defined
***** Amiga.lib C interface requires ptr to ciabase passed as added 1st arg
## bias 6
AddICRVector(bit,interrupt)(d0,a1)
RemICRVector(bit)(d0)
AbleICR(mask)(d0)
SetICR(mask)(d0)
##end



